-- 初始化暫時規範管理系統資料庫
-- 此檔案會在 MySQL 容器啟動時自動執行

-- 設定字符集和排序規則
ALTER DATABASE tempspec_db CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_unicode_ci;

-- 確保時區設定
SET time_zone = '+08:00';

-- 創建必要的索引以提升效能
-- 注意：資料表結構由 SQLAlchemy 自動創建，這裡只需要創建額外的索引

-- 記錄初始化完成
INSERT INTO mysql.general_log (event_time, user_host, thread_id, server_id, command_type, argument) 
VALUES (NOW(), 'init_script', 0, 1, 'Query', 'TempSpec Database Initialized');

-- 輸出初始化資訊
SELECT 'TempSpec System Database Initialized Successfully' as STATUS;